= IGNITE

IgniteAggregationRepository сделано на основе JdbsAggregationRepository
документация https://help.talend.com/reader/Uc2IlRuFVfGrjaFPdRI7kA/fBdqK2kf6iIkLHQf9nLh6g

Есть некоторые внутренние баги karaf, которые не позволяют установить некоторые ignite фичи в караф
https://github.com/apache/ignite/blob/fd921a233d35408883695419b6f9979ac674d1b9/modules/osgi-karaf/src/main/resources/features.xml#L87

В карафе поднимается ignite, с рабочей директорией, прописанной в ru.entaxy.esb.ignite.cfg,
в параметре ignite.work.directory.path. Это место, где игнайт
создает для себя все, что нужно, и будет хранить данные.

Ignite настроен с сохранением персисетнтности данных(сохранением их на диск) и
созданием реплицации(бэкапов) на других узлах кластера.(при потере одной ноды,
другие восстановят данные, которе хранились на текущем узле)

IGNITE_QUIET=false - параметр необходимый для того, чтобы игнайт не писал информацию о себе в лог,
для того что бы параметр применился, необходимо выставить setGridLogger,
смогла установить в караф только JclLogger.

**AggregationProcessor**

AggregationProcessor стандартный, не расчитан на работу в кластере из-за чего пришлось вытаскивать исходники
и редактировать сам процессор.(AggregationProcessorWithRestoreTimeout)
Т к теперь AggregationProcessor вызывается как bean, а не как стандартный камеловский процессор,
то процесс старта и остановки происходит в отличном порядке.

Для работы к кластере:
- добавлен механизм восстановления работы таймаутов на других нодах,
- отредактирован механизм удаления сообщения из репозитория(возникало состояние гонки и появлялись дубликаты),
- исправлен механизм продолжения работы с "застрявшими" сообщениями (recoverTask из таблицы _completed)
- добавлен безопасный механизм забора сообщений из очереди(восстановление сообщения в очереди, если не пришло подтверждение)



